(a) N = 64, Δx = 1/8

(b) N = 32, Δx = 1/4 k

x n

Hz

k

x n

Hz

Signal domain Spectral domain

Signal domain Spectral domain

g(x) = cos(πx^2) · · · Sampled CFT · · · DFT

g(x) = cos(πx^2) · · · Sampled

CFT · · · DFT